Klikk på de fôrene du vil velge. Slett med knappen "Slett valgte". Når din fôrliste lagres ser du at antallet fôr er redusert. Slett gjerne fôr du ikke bruker så blir fôrlistene til stallene enklere og mer oversiktlige. Bruk Ganatifôrlisten som referanseliste der alle fôrtypene ligger intakt. Skulle du likevel slette fôr fra Norgesforlisten kan du laste ned ny liste fra internet.